Title: 2.1 Actividad de avalúo
Course: Protocolos y Procedimientos Clínicos de Enfermería Forense Parte I > Section: Unidad 2

Objetivos:
- Demostrar la aplicación de los pasos en el examen evidenciario.
- Presentar la información a recopilar en la intervención médica admisible.
- Presentar la información a recolectar del examen físico forense.

Instrucciones:
- Una vez hayas estudiado la presentación de la unidad 2, debes:

  - evaluar uno de los siguientes casos.
  - hacer clic aquí para ver los casos.

Criterios de evaluación:

- Calificación máxima:  12 puntos.

- Haz clic aquí para ver las normas de etiqueta en Internet (netiquette). Estas las debes tener en cuenta a la hora de participar e interaccionar con la comunidad académica virtual.

Una vez completes la tarea y guardes el documento en tu computadora:
- Desplázate hacia abajo, y haz clic en el botón Agregar entrega.

- Presiona el icono de agregar.

- Haz clic sobre el botón Browse.

- Busca el archivo en tu computadora y oprime Subir este archivo.

- En el encasillado Comentarios puedes escribir tus comentarios al profesor(a)

- Para enviar la tarea oprime el botón Guardar cambios.

Grading form:

Rúbrica Unidad 1

Hola Raquel

- hizo el trabajo
- No hizo un cara...
Hola Keren

- Hizo el trabajo
- No hizo un cara...