Title: Leyes Especiales y la Enfermería Forense

Section 1
  Este curso describe, ilustra y capacita al estudia...
  Este curso se compone de ocho (8) unidades de apre...
  Anuncios
Unidad 0
  Bosquejo
  Metodología del curso
  Guía del curso
  0.1 Actividad Inicial: Noticias de Problemas Sociales de Puerto Rico.
  0.2 Preprueba
  Conclusión
Unidad 1
  Unidad 1: Ley 246 del 2011
  1.1 Actividad de enseñanza: Definiendo el maltrato a menores
  1.2 Actividad de avalúo: Ley 246 del 2011
Unidad 2
  Unidad 2: Reglas de Procedimiento Criminal
  2.1 Actividad de enseñanza: Reglas de Procedimiento Criminal
Unidad 3
  Unidad 3: Reglas de Procedimiento Civil
  3.1 Actividad de enseñanza: Reglas de Procedimiento Civil
Unidad 4
  Unidad 4: Ley 54 del 1989, según enmendada
  4.1 Actividad de enseñanza: Definiendo la Violencia Doméstica
  4.2 Actividad de avalúo: Ley 54 del 1989
Unidad 5
  Unidad 5: Ley Núm. 284 del año 1999, según enmendada
  5.1 Actividad de enseñanza: Definiendo el Acecho en Puerto Rico
  5.2 Actividad de avalúo: Ley 284 del 1999
Unidad 6
  Unidad 6: Ley 266 del 2004
  6.1 Actividad de enseñanza: Registro de Perpretadores Sexuales
  6.2 Actividad de avalúo: 266 del 2004
Unidad 7
  Unidad 7: Ley 408 del 2000
  7.1 Actividad de enseñanza: Ley de Salud Mental de Puerto Rico
Unidad 8
  Unidad 8: Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores
  8.1 Actividad de enseñanza: Reglas Asuntos de Menores
Posprueba y cuestionario de satisfacción
  Posprueba
  Cuestionario de satisfacción
Condiciones de uso